Copyright: Copyright © 2000 by H+H ZfRk - GmbH
Citation: Copyright © 2000 by H+H ZfRk - GmbH


  Overview

The Virtual CD Drive Wizard lets you change the number of virtual drives in your system.

	The number of virtual drives  does not correspond with the number of virtual CDs, you can have as many virtual CDs as you have room for on your hard disk. The number of virtual drives you have affects only the number of CDs you can use simultaneously.

The Drive Wizard has the following pages:

Welcome

Number of drives

Restart your computer


  Welcome

This page describes the steps required to change the number of virtual drives in your system. If you select the option at the bottom of this page, Do not show this page in the future, this page is skipped the next time you start the Drive Wizard. Once you select this option, the "Welcome" page is not opened again.


  Number of Drives

On this page, you can define the number of virtual CD-ROM drives in your system. This page also shows the Current number of virtual drives and the Maximum possible number of virtual drives.

The desired number of drives you enter must be greater than 0 and less than the maximum possible number of drives. You can set up as many drives as you have drive letters available. We recommend setting up 3 to 5 virtual drives, as each virtual CD drive takes up 64 KB of internal buffer memory

	The Next button is only active if you have changed the number of drives.


  Restart Your Computer

After you have changed the number of virtual drives, you must restart your computer to register the new number in your system. You can choose whether the computer is restarted immediately or at a later point.

	The new number of drives is only active after the computer has been restarted.


  About

Select this item to view information about the program.